<script>
	import {
		wxLogin,
		getUserInfo
	} from './util/index'


	export default {
		onLaunch: function() {
			console.log('App Launch')

		},
		onShow: async function() {
			// 手动登录模式：不再自动登录
			// 如需保留可开关逻辑，可在此读取配置决定是否执行 autoLogin
		},
		onHide: function() {
			console.log('App Hide')
		},
		methods: {
			// 保留方法但不调用
			async autoLogin() {
				try {
					const loginResult = await wxLogin()
					// await getUserInfo()
				} catch (error) {
					console.error('自动登录失败:', error)
				}
			},
			async getUserInfoData() {
				try {
					await getUserInfo()
				} catch (error) {
					console.error('获取用户信息失败:', error)
					// 获取用户信息失败的处理逻辑
				}
			}
		}
	}
</script>

<style lang="scss">
	@import "uview-ui/index.scss"

	/*每个页面公共css */
</style>